IDEMIMAR_HATCH_FILE
DUVAR
DEFAULT_SCALE
2
LINE
0.125
0
0.125
0.25
LINE
0.25
0
0.25
0.125
LINE
0.125
0.625
0.125
1
LINE
0.25
0.5
0.25
1
LINE
0.375
0.375
0.375
1
LINE
0.5
0.25
0.5
0.875
LINE
0.625
0.125
0.625
0.75
LINE
0.75
0
0.75
0.625
LINE
0.875
0
0.875
0.5
LINE
1
0
1
0.375
LINE
0.875
0.875
0.875
1
LINE
0.25
0
0.875
0
LINE
0.125
0.125
0.75
0.125
LINE
0
0.25
0.625
0.25
LINE
0
0.375
0.5
0.375
LINE
0
0.5
0.375
0.5
LINE
0
0.625
0.25
0.625
LINE
0
0.75
0.125
0.75
LINE
1
0.875
1
1
LINE
0.25
1
0.875
1
LINE
0.375
0.875
1
0.875
LINE
1
0.75
1
0.875
LINE
0.5
0.75
1
0.75
LINE
0.625
0.625
1
0.625
LINE
0.75
0.5
1
0.5
LINE
0.875
0.375
1
0.375
LINE
0
0.25
0
0.375



